Copyright by Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości bądź części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.

Autorzy i Wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, aby wybór i metodyka zabiegów fizjoterapeutycznych w tym opracowaniu były zgodne z aktualnymi wskazaniami i praktyką kliniczną. Mimo to, ze względu na stan wiedzy, zmiany regulacji prawnych i nieprzerwany napływ nowych wyników badań dotyczących podstawowych i niepożądanych działań fizjoterapii, Czytelnik musi brać pod uwagę informacje producenta sprzętu lub autorów metod, aby nie przeoczyć ewentualnych zmian we wskazaniach i dawkowaniu. Dotyczy to także specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza w przypadku nowych lub rzadko stosowanych metod fizjoterapii.

Recenzent: dr hab. Michał Kuszewski, prof. AWF Katowice

Wydawca: Jolanta Jedlińska

Redaktor prowadzący: Beata Bednarczuk

Redaktor merytoryczny: Beata Bakoń

Korekta: Anna Klocek

Producent: Anna Paziewska

Projekt okładki i stron tytułowych: Lidia Michalak-Mirońska

eBook został przygotowany na podstawie wydania papierowego z 2022 r., (wyd. I)

Warszawa 2022

ISBN 978-83-200-6697-5

DOI: https://doi.org/10.53270/2022.012

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

02-460 Warszawa,
ul. Gottlieba Daimlera 2

pwn.pl

Informacje w sprawie współpracy reklamowej: BR.PZWL@pwn.pl

Skład wersji elektronicznej na zlecenie PZWL Wydawnictwa Lekarskiego: Monika Lipiec /Woblink

Spis treści

Autorzy

Wprowadzenie - Sandra Trzcińska

1. Skolioza – wiadomości ogólne - Sandra Trzcińska

Wstęp

Definicja

Epidemiologia

Etiologia

Objawy

Leczenie

2. Badanie fizjoterapeutyczne - Sandra Trzcińska

Wstęp

Test Adamsa

Badanie przy użyciu pionu

Badanie skoliometrem Bunnella

Zastosowanie parametrów sumujących

3. Diagnostyka obrazowa

Wstęp - Sandra Trzcińska

Analiza badania radiologicznego - Sandra Trzcińska

Badanie ultrasonograficzne - Kamil Koszela

4. Diagnostyka komputerowa

Wstęp - Sandra Trzcińska

Scolioscan - Sandra Trzcińska

System DIERS - Arkadiusz Żurawski

Spine 3D - Andrzej Myśliwiec

Zebris - Sandra Trzcińska

Podsumowanie - Sandra Trzcińska

Autorzy

dr n. k. f. Sandra Trzcińska

Katedra Fizjoterapii

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF

Katedra Fizjoterapii w Chorobach Układu Ruchu i Wieku Rozwojowego

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

dr n. med. Kamil Koszela

Klinika Neuroortopedii i Neurologii

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

dr n. o zdr. Arkadiusz Żurawski

Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wprowadzenie -
Sandra Trzcińska

Ostatnie lata rozwoju fizjoterapii w Polsce przyniosły zwiększenie kompetencji fizjoterapeutów. Możliwość zlecania gorsetu ortopedycznego pacjentowi ze skoliozą przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii w ogromnym stopniu poszerzyła horyzont terapeutyczny. Zwiększyło to również odpowiedzialność za zdrowie pacjenta i efekty leczenia. Jednoczesny rozwój medycyny i technologii sprawił, że można było opracować nowoczesne sposoby badania chorych, a dzięki tym metodom terapia stała się bardziej celowana oraz indywidualnie dostosowana do schorzenia i możliwości pacjenta.

Jeszcze nie tak dawno brak nowoczesnych aparatów diagnostycznych ograniczał możliwość systematycznej i krótkoterminowej weryfikacji podjętych działań leczniczych. Opieranie się głównie na diagnostyce radiologicznej powodowało, że specjaliści koncentrowali się na zdiagnozowaniu skoliozy i ocenie struktury kostnej kręgosłupa. Dlatego też zaczęła się rozwijać diagnostyka nieinwazyjna, mająca na celu umożliwienie przeprowadzenia w krótkim odstępie czasowym analizy podjętych kroków leczniczych, w tym doboru zaopatrzenia ortopedycznego pod kątem klinicznym. Dyskusje dotyczące stosowania diagnostyki obrazowej i komputerowej oraz ich wzajemnych korelacji w powiązaniu z praktyczną wiedzą utorowały pewien program diagnozowania pacjenta ze skoliozą, w którym każdy rodzaj badania ma swoje znaczenie i jest równie ważny jak pozostałe.

Nowoczesne aparaty nie tylko diagnozują postawę pacjenta, lecz także eliminują błędy i weryfikują terapię, co sprawia, że specjaliści fizjoterapii bardzo świadomie podchodzą do tematu leczenia. Ogromny potencjał dzisiejszego pokolenia fizjoterapeutów stwarza warunki do rozwoju miejsc, w których nowoczesna diagnostyka wspólnie z rozwijającą się i kreatywną kadrą medyczną w przyjazny sposób przeprowadza pacjenta przez ciężką drogę leczenia deformacji, jaką jest skolioza idiopatyczna.