Ucieczka dzwonnika

Dawno temu chłopiec o imieniu Brzydal, mieszkał w dzwonnicy ogromnej i pięknej katedry, która od lat była świadkiem koronacji królów. Teraz dawała schronienie zwykłemu, choć niezbyt urodziwemu chłopcu.

Opiekun malca, sędzia Frollo, był złym człowiekiem. Zabronił mu opuszczać katedrę. Dlaczego? Brzydal należał do tych ludzi, od których inni odwracają oczy, tak bardzo są brzydcy.

Sędzia Frollo często przypominał o tym chłopcu, najczęściej wtedy, gdy ten chciał wyjść pobawić się z dziećmi, a mówił to w taki sposób, by go zranić:

– Ludzie są źli i okrutni. Tylko ja jestem dobry dla ciebie, nigdzie nie będziesz się dobrze czuł. Tu, w tej dzwonnicy będzie ci najlepiej – zapewniał. – Twój wygląd może sprawić, że ludzie cię znienawidzą i będą od ciebie uciekać.

– Ale ja im nic nie zrobiłem – tłumaczył się malec.

– Bo cię jeszcze nie widzieli… – sędzia, zadowolony z siebie, uśmiechał się wtedy pod wąsem i zostawiał chłopca samego w jednej z wież katedry.

Text copyright © 2011

Wydawca:

O-press sp. z o.o.

Kielce, ul. Kolberga 11

tel. 41 346 27 93, fax 41 368 36 35

Wszystkie prawa zastrzeżone

All rights reserved

www.o-pressbook.eu