Zły książę

Żył sobie raz książę – był zarozumiały i zachłanny. Pragnął zawładnąć całym światem i wszystko co robił, właśnie temu służyło. Książę walczył mieczem, podpalał wioski i cieszył się, gdy wszyscy drżeli na sam dźwięk jego imienia. Gorszego człowieka od niego ludzie nigdy nie znali, nawet sam diabeł nie wydawał im się tak okrutny i zły. Sława księcia roznosiła się po całym świecie, a on był z tego niezwykle dumny. Podbijał miasta, ograbiał ich mieszkańców, a wszystko co im zrabował, zabierał do swojego pałacu.

Ze zdobytych nieuczciwie pieniędzy zły książę kazał budować najpotężniejsze zamki, aby wszyscy drżeli na myśl o potędze ich właściciela.

– Ależ jestem wielki! Jakiż jestem potężny! Świat leży u mych stóp! – wołał książę i upajał się swoimi słowami. Pragnął zdobyć cały świat: wszczynał nowe wojny, które zawsze wygrywał i był bezwzględnym władcą. Chełpił się swoim zwycięstwem przed podwładnymi, którzy zwykle przyznawali mu rację, choć czasem inaczej myśleli.

Text copyright © 2011

Wydawca:

O-press sp. z o.o.

Wszystkie prawa zastrzeżone

All rights reserved

www.o-pressbook.eu