Tekst:

Zofia Stanecka

Ilustracje:

Marianna Oklejak

Logo serii i projekt graficzny:

Dorota Nowacka

Wydawca:

Agnieszka Betlejewska

Redakcja:

Małgorzata Merkel-Massé

Korekta:

Bożenna Kozerska

Opracowanie ebooka:

Katarzyna Rek

Współpraca: Muzeum Łazienki

Królewskie w Warszawie,

konsultacje: dr Marianna Otmianowska,

Anita Kacprzyk

tekst © Zofia Stanecka

© HarperCollins Polska sp. z o.o.,

Warszawa 2024

Wszystkie prawa zastrzeżone,

łącznie z prawem reprodukcji części

lub całości dzieł w jakiejkolwiek formie.

HarperCollins jest zastrzeżonym znakiem

należącym do HarperCollins Publishers, LLC.

Nazwa i znak nie mogą być wykorzystane

bez zgody właściciela.

Warszawa 2024

HarperCollins Polska sp. z o.o.

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 34A

ISBN 978-83-276-9642-7

w w w . b a s i a . c o m . p l

Maj był taki upalny, jakby już nadeszło lato.

– Gdzie się podziały chłodne wiosny mojej młodości? – powiedział Wuj Kocio po niedzielnym obiedzie u Dziadków.

– Ciekawe, co będzie w czasie wakacji, jeśli już teraz upał jest nie do zniesienia – dodała Ciocia.

– Jest tak gorąco, że pupa przykleiła mi się do krzesła – oznajmił Janek.

Basia zachichotała.

– Mi żelki przylepiły się do palców – stwierdziła. – I do nosa!

Wtedy Babcia zarządziła wyjście do niedalekiego ogrodu królewskiego.

Basia zbiegła po schodach i pchnęła ciężkie drzwi wyjściowe. Na dworze było gorzej niż w mieszkaniu. Rozgrzane powietrze stało, nieporuszane najmniejszym powiewem. Asfalt na jezdni wyglądał, jakby za chwilę miał się roztopić, a od betonowych płytek biło ciepło jak z rozgrzanego piekarnika.

– Myślicie, że się usmażymy? – spytała Basia.

Zapraszamy do zakupu pełnej wersji