Bolesław Londyński

BŁĘDNY OGNIK

Konwersja: Nexto Digital Services

BŁĘDNY OGNIK

Opowiadanie.

Londyński Bolesław

Był cichy ciepły wieczór, jeden z rzadkich wieczorów z końca sierpnia. Ogród zaczynał już powoli tonąć w mroku wieczornym i Cesia z Józia, bawiące się niedaleko domu, zamierzały już wracać, gdy nagle podbiegła do nich starsza siostra, dziewięcioletnia Stefcia.

Koniec wersji demonstracyjnej.