Marcin Edward Bill

Pielęgniarka pod napięciem

o motywacji w pielęgniarstwie pół serio

© Marcin Edward Bill, 2017

Krótkie rozważania o motywacji w pielęgniarstwie współczesnym które rozwija się w sposób dynamiczny na tle zmian prawnych i politycznych na terenie naszego kraju.

ISBN 978-83-8126-004-6

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Spis treści

Pielęgniarka pod napięciem

Wstęp

1. Czy motywacja pielęgniarki być powinna a czym nie jest

2. Co mówi nam teoria motywacji

3. Czy zmotywowana pielęgniarka oznacza to samo co wypalona pielęgniarka

4. Zły pracodawca i dobra pielęgniarka czyli kopciuszek i czarownica

Wstęp

Niniejsza publikacja ma charakter paranaukowy. Nie jest jej celem analiza setek definicji i problemów teoretycznych, lecz zwrócenie uwagi na podstawowe aspekty motywacji w kontekście funkcjonowania zawodu pielęgniarki. To własna interpretacja problematyki motywacji, mająca przyczynić się do rozwoju myślenia nad omawianym zagadnieniem, ponad podręcznikowe slogany i frazesy.

Motywacja to pojęcie wciąż abstrakcyjne. Mimo rozmaitych podręczników i artykułów, coraz częściej kolejne pozycje powielają pewne utarte schematy i w coraz mocniejszy sposób „unaukowiają” prosty przecież zakres problemu, który dotyczy podstaw funkcjonowania każdej organizacji.

Zagadnienie to poruszone w zaledwie kilku stronach, ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę modernizacji istniejącego podejścia do motywacji pielęgniarek, które zbyt często stają się ofiarą różnego rodzaju preferencji w placówkach zdrowia na rzecz innych zawodów i specjalistów. Walka o motywację jest jednocześnie elementem walki o przywrócenie godności przedstawicielom zawodu, którzy ciągle muszą walczyć o tak podstawowe sprawy, jak minimalne wynagrodzenie i warunki pracy.

Darmowy fragment