M. Bill

Reumatoidalne zapalenie stawów

model opieki pielęgniarskiej

© M. Bill, 2017

książeczka opisuje zagadnienie opieki pielęgniarskiej w zakresie reumatoidalnego zapalenia stawów i problemów opieki w tym zakresie

ISBN 978-83-8126-047-3

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Spis treści

Reumatoidalne zapalenie stawów

1. Wstęp

2. Model opieki

3. Diagnozy

Bibliografia

Źródła internetowe www.tacyjakja.pl

1. Wstęp

Koniec darmowego fragmentu książki.

Zachęcamy do zakupu pełnej wersji.